declare
begin
    begin
        execute immediate 'INSERT INTO CONSTANTE(CONSTANTE_ID,NOMBCONSTANTE,DESCCONSTANTE,INDTIPOCONSTANTE,VALORCONSTANTE,INDMANTENIMIENTOUSUARIO,ACTIVO,FECMODIF,USUARIO_ID)
						   VALUES(CONSTANTE_SEQ.nextval,''AUDITAR_SISTEMA'',''Auditoria do sistema'',1,''false'',1,1,sysdate,1)';
        exception when others then null;
    end;
    begin
        execute immediate 'UPDATE CONSTANTE SET VALORCONSTANTE = ''false'' WHERE NOMBCONSTANTE = ''AUDITAR_SISTEMA''';       
        exception when others then null;
    end;
end;
