declare
    dup_val_on_index exception;
    pragma exception_init (dup_val_on_index  , -00001);
begin
  execute immediate 'Insert into CONSTANTE (CONSTANTE_ID,NOMBCONSTANTE,DESCCONSTANTE,INDTIPOCONSTANTE,
		VALORCONSTANTE,INDMANTENIMIENTOUSUARIO,ACTIVO,FECMODIF,USUARIO_ID) 
		values (CONSTANTE_SEQ.NEXTVAL,''CRON_ROTINA_INTEGRACAO_SERVICO_TOTVS'',''CRON_ROTINA_INTEGRACAO_SERVICO_TOTVS'',
		1,null,null,''1'',sysdate,''1'')';
  exception when dup_val_on_index  then null;
end;