DO $$
BEGIN
Insert into CONSTANTE (CONSTANTE_ID,NOMBCONSTANTE,DESCCONSTANTE,INDTIPOCONSTANTE,VALORCONSTANTE,INDMANTENIMIENTOUSUARIO,ACTIVO,FECMODIF,USUARIO_ID) values (CONSTANTE_SEQ.NEXTVAL,''RELATORIO_BPE_OTIMIZADO'',''RELATORIO BPE OTIMIZADO'',''1'',''2'',''1'',''1'',sysdate,''1'');
END
$$;